UFR Sciences Université de Caen Basse-Normandie École doctorale SIMEM

Méthode pour l’analyse automatique de structures formelles sur documents multilingues

THÈSE

présentée et soutenue publiquement le 21 décembre 1998

pour l’obtention du

Doctorat de l’Université de Caen

(spécialité informatique) par Emmanuel Giguet

Composition du jury

Rapporteurs : Bernard Lang, Directeur de Recherche INRIA Pierre Zweigenbaum, Chercheur Ingénieur à l’AP-HP

Examinateurs : Marc El-Bèze, Professeur à l’Université d’Avignon Joseph Mariani, Directeur de Recherche CNRS au LIMSI Anne Nicolle, Professeur à l’Université de Caen, directeur de thèse Jacques Vergne, Maître de Conférences à l’Université de Caen Bernard Victorri, Directeur de Recherche CNRS à l’ELSAP

Groupe de Recherche en Informatique, Image, Instrumentation de Caen CNRS UPRESA 6072